en-us	Save all
fa-ir	ذخیره همه

en-us	Click here to see hook position
fa-ir	اینجا را کلیک کنید تا موقعیت هوک‌ها را مشاهده کنید

en-us	Check the hook that you would like this module to display on.
fa-ir	هوکی که می‌خواهید این ماژول در آن نمایش داده شود را انتخاب کنید

en-us	Hook manager
fa-ir	مدیریت هوک

en-us	Show navigation:
fa-ir	نمایش ناوبری:

en-us	Circle
fa-ir	دایره

en-us	Square
fa-ir	مربع

en-us	Top right-hand side
fa-ir	بالا سمت چپ

en-us	None
fa-ir	هیچکدام

en-us	Display "next" and "prev" buttons:
fa-ir	نمایش دکمه‌های «قبلی» و «بعدی»:

en-us	screen width < 768px.
fa-ir	نمایشگرهای کوچکتر از 768 پیکسل

en-us	Hide on mobile:
fa-ir	مخفی در موبایل:

en-us	Scroll per item
fa-ir	اسکرول بر آیتم

en-us	Scroll per page
fa-ir	اسکرول بر صفحه

en-us	Scroll:
fa-ir	اسکرول:

en-us	Delays loading of images. Images outside of viewport won't be loaded before user scrolls to them. Great for mobile devices to speed up page loadings.
fa-ir	تاخیر در نمایش تصاویر. تصاویری که خارج از محدوده نمایش باشند تا زمانی که کاربر اسکرول نکند، لود نمی‌شوند. مناسب برای افزایش لود صفحه در موبایل

en-us	Lazy load:
fa-ir	لیزی لود:

en-us	Rewind to first after the last slide:
fa-ir	بازگشت به اول بعد از آخرین اسلاید

en-us	Pause On Hover:
fa-ir	توقف در هاور:

en-us	The period, in milliseconds, of the transition effect.
fa-ir	دوره زمانی افکت. به میلی ثانیه

en-us	Adds a block displaying recently viewed products.
fa-ir	اضافه کردن بلوکی برای نمایش محصولاتی که مشتری اخیرا مشاهده کرده است

en-us	Viewed products block mod
fa-ir	بلوک محصولات بازدید شده

en-us	Transition period:
fa-ir	دوره افکت:

en-us	The period, in milliseconds, between the end of a transition effect and the start of the next one.
fa-ir	دوره زمانی بین آخرین افکت و شروع افکت بعدی. به میلی ثانیه

en-us	Time:
fa-ir	زمان:

en-us	Autoplay:
fa-ir	پخش خودکار:

en-us	Center
fa-ir	وسط

en-us	Left
fa-ir	چپ

en-us	Title text align:
fa-ir	جایگیری متن عنوان:

en-us	No
fa-ir	خیر

en-us	Yes
fa-ir	بله

en-us	Always display this block:
fa-ir	همیشه این بلوک را نمایش بده:

en-us	7, 9 and 11 can not be used in grid view, they will be automatically decreased to 6, 8 and 10.
fa-ir	7، 9 و 11 در حالت جدولی قابل استفاده نیستند. به صورت خودکار به 6، 8 و 10 کاهش می‌یابند.

en-us	The number of columns:
fa-ir	تعداد ستون‌ها:

en-us	Slide on homepage
fa-ir	اسلاید در صفحه اصلی

en-us	Save
fa-ir	ذخیره

en-us	Define the number of products displayed in this block.
fa-ir	تعداد محصولاتی که می‌خواهید در این بلوک نمایش داده شوند را وارد کنید.

en-us	Define the number of products to be displayed:
fa-ir	تعداد محصولاتی که می‌خواهید نمایش داده شوند را وارد کنید:

en-us	Settings
fa-ir	تنظیمات

en-us	Settings updated
fa-ir	تنظیمات بروزرسانی شد