en-us	Wrong file type for the "Pinned tab icon for Safari (SVG)" field, a .svg file is expected.
fa-ir	فرمت فایل برای «آیکون تب پین‌شده در سافاری» نامعتبر است. فایل را با فرمت svg آپلود کنید.

en-us	Can not get image size.
fa-ir	ناتوان در دریافت ابعاد تصویر.

en-us	Error move uploaded file
fa-ir	خطایی هنگام جابجایی فایل رخ داد

en-us	Image format not recognized
fa-ir	فرمت تصویر قابل تشخیص نیست