en-us	QR code
fa-ir	کد QR

en-us	Add QR code to your site.
fa-ir	افزودن کد QR به سایت

en-us	QR image size:
fa-ir	سایز تصویر QR:

en-us	The size of QR image, default is 150.
fa-ir	سایز تصویرQR، پیش فرض 150

en-us	The width of the white border around the data portion of the code, the range is 0-40 ,default is 2.
fa-ir	عرض حاشیه سفید اطراف بخش دیتای کد. رنج از 0 تا 40 است. پیش فرض 2

en-us	Dynamically load QR code:
fa-ir	بارگذاری داینامیک کد QR:

en-us	How to display:
fa-ir	نحوه نمایش:

en-us	QR code icon + Text
fa-ir	آیکون کد QR + متن

en-us	QR code icon
fa-ir	آیکون کد QR

en-us	Show QR code out directly when on the product page:
fa-ir	نمایش کد QR به صورت مستقیم در صفحه محصول: