en-us	Language selector block mod
fa-ir	mod انتخاب زبان

en-us	Adds a language switcher to your site.
fa-ir	افزودن یک تغییردهنده زبان در سایت شما.

en-us	Settings updated
fa-ir	تنظیمات به روز شد

en-us	Language label:
fa-ir	برچسب زبان:

en-us	Flag + name
fa-ir	پرچم + نام

en-us	Name
fa-ir	نام

en-us	Flag
fa-ir	پرچم

en-us	How to display:
fa-ir	نحوه نمایش:

en-us	A drop-down list
fa-ir	لیست بازشونده